No Referrer (7.x-1.0) - en to hi translation catalogue (4 entries)

en: - None -
hi: - कोई नहीं -

en: Default
hi: डीफॉल्ट

en: Never
hi: कभी नहीं,कदापि नहीं

en: Referrer
hi: अनुरोधक
