Number Double (7.x-1.1) - en to kn translation catalogue (3 entries)

en: Default
kn: ಡೀಫಾಲ್ಟ್‍

en: Double
kn: ಎರಡುಪಟ್ಟು

en: Scientific
kn: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ
