Numeric interval field (7.x-1.0-alpha1) - en to fr translation catalogue (5 entries)

en: Prefix
fr: Préfixe

en: Suffix
fr: Suffixe

en: Size
fr: Taille

en: Maximum value
fr: Valeur maximale

en: Between
fr: Entre
