Numeric interval field (7.x-1.0-alpha1) - en to ru translation catalogue (4 entries)

en: Prefix
ru: Префикс

en: Suffix
ru: Суффикс

en: Size
ru: Размер

en: Maximum value
ru: Максимальное значение
