U.S. National Weather Service (NOAA NWS) U.S. weather forecast block (7.x-1.0) - en to te translation catalogue (3 entries)

en: Save configuration
te: స్వరూపణాన్ని భద్రపరచు

en: N/A
te: వర్తించదు

en: Display name
te: చూపించే పేరు
