U.S. National Weather Service (NOAA NWS) U.S. weather forecast block (7.x-1.2) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Save configuration
target: Guardar configuração

en: Weather
target: Tempo

en: Display units
target: Exibir unidades

en: N/A
target: N/D

en: You can specify which units should be used for displaying the data.
target: Você pode especificar quais unidades que devem ser usadas para exibir os dados

en: Temperature
target: Temperatura

en: Display name
target: Nome da vista
