U.S. National Weather Service (NOAA NWS) U.S. weather forecast block (7.x-1.3) - en to bo translation catalogue (2 entries)

en: Save configuration
bo: སྒྲིག་འགོད་ཉར་ཚགས

en: Display name
bo: མིང་མངོན་པ
