U.S. National Weather Service (NOAA NWS) U.S. weather forecast block (7.x-1.3) - en to hi translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
hi: नये संरुप को संरक्षित करें।

en: Weather
hi: मौसम

en: N/A
hi: एन / ए

en: Display name
hi: प्रदर्शित होने वाला नाम
