U.S. National Weather Service (NOAA NWS) U.S. weather forecast block (7.x-1.1) - en to oc translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
oc: Enregistrar la configuracion

en: Latitude
oc: Latitud

en: Longitude
oc: Longitud

en: Display name
oc: Nom de l'afichatge
