U.S. National Weather Service (NOAA NWS) U.S. weather forecast block (7.x-1.3) - en to th translation catalogue (3 entries)

en: Save configuration
th: บันทึกค่า

en: N/A
th: ไม่มี

en: Display name
th: ชื่อที่แสดง
