Open Atrium Appearance (7.x-2.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
target: ذخیره پیکربندی

en: Appearance
target: ظاهر

en: Menus
target: منوها

en: Save as default
target: ذخیره به عنوان پیش‌فرض
