Open Atrium Radix (7.x-2.0-beta1) - en to gl translation catalogue (9 entries)

en: Home
gl: Inicio

en: Content
gl: Contido

en: Search
gl: Buscar

en: Help
gl: Axuda

en: Menu
gl: Menú

en: Footer
gl: Pé de páxina

en: Filter
gl: Filtro

en: Navigation
gl: Navegación

en: Primary tabs
gl: Lapelas principais
