Open Atrium Radix (7.x-2.0-beta1) - en to hi translation catalogue (9 entries)

en: Home
hi: मुख्य पृष्ठ

en: Content
hi: सामग्री

en: Search
hi: खोज

en: Help
hi: मदद

en: Menu
hi: सूची

en: Footer
hi: पादलेख

en: Filter
hi: फिल्टर

en: Navigation
hi: नेविगेशन

en: Primary tabs
hi: प्राथमिक टैब्स
