Open Atrium Radix (7.x-2.0-beta2) - en to ca translation catalogue (9 entries)

en: Home
ca: Inici

en: Content
ca: Contingut

en: Search
ca: Cerca

en: Help
ca: Ajuda

en: Menu
ca: Menú

en: Footer
ca: Peu

en: Filter
ca: Filtra

en: Navigation
ca: Navegació

en: Primary tabs
ca: Pestanyes primàries
