Open Atrium Radix (7.x-3.22) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Home
target: முகப்பு

en: Search
target: தேடல்

en: Help
target: உதவி

en: Menu
target: பட்டி

en: Filter
target: வடிகட்டி

en: Text color
target: உரை நிறம்

en: Navigation
target: வழிசெலுத்தல்

en: Link color
target: இணைப்பு நிறம்
