Open Atrium Sandbox (7.x-2.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Delete
target: நீக்குக

en: Cancel
target: (இ)ரத்து செய்க

en: Configure
target: தகவமைக்குக
