Open Atrium Site Layout (7.x-2.0-alpha1) - en to de translation catalogue (4 entries)

en: Margins
de: Ränder

en: Fluid
de: Fließend

en: Content Footer
de: Inhaltsfußzeile

en: Content Header
de: Inhaltskopfzeile
