Open Atrium Styles (7.x-2.0-alpha1) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Small
target: کوچک

en: Large
target: بزرگ

en: Normal
target: عادی

en: Close
target: بستن

en: Style
target: سبک

en: <None>
target: <هیچکدام>
