Open Atrium Work Tracker (7.x-1.0-alpha1) - en to bo translation catalogue (5 entries)

en: Status
bo: གནས་སྟངས

en: Type
bo: རིགས

en: Description
bo: གསལ་བཤད

en: Priority
bo: གཙོ་གནད

en: Name
bo: མིང
