Open Atrium Work Tracker (7.x-1.0-alpha1) - en to gl translation catalogue (6 entries)

en: Status
gl: Estado

en: Type
gl: Tipo

en: Description
gl: Descrición

en: Priority
gl: Prioridade

en: Name
gl: Nome

en: Task
gl: Tarefa
