OpenAtrium 2.0 Work tracker (7.x-1.0-alpha1) - en to ml translation catalogue (4 entries)

en: Status
ml: സ്ഥിതി

en: Type
ml: തരം

en: Description
ml: വിവരണം

en: Name
ml: പേര്
