OpenAtrium 2.0 Work tracker (7.x-1.0-alpha1) - en to ne translation catalogue (4 entries)

en: Status
ne: अवस्था

en: Type
ne: प्रकार

en: Description
ne: विवरण

en: Name
ne: नाम
