Open Atrium Work Tracker (7.x-1.0-alpha4) - en to mr translation catalogue (7 entries)

en: Status
mr: वर्तमानस्थिती

en: Type
mr: प्रकार

en: Description
mr: अधिक माहिती

en: Priority
mr: अग्रक्रम

en: Name
mr: नाव

en: Node
mr: शाखा

en: Comment
mr: प्रतिक्रिया
