Open Atrium Work Tracker (7.x-2.0-beta2) - en to my translation catalogue (6 entries)

en: Status
my: အခြေအနေ

en: Type
my: အမျိုးအစား

en: Description
my: ဖော်ပြချက်

en: - None -
my: - တစ်ခုမှမဟုတ် -

en: Name
my: အမည်

en: Comment
my: မှတ်ချက်
