Open Atrium Work Tracker (7.x-2.0-beta8) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Status
target: وضعیت

en: Type
target: نوع

en: Description
target: شرح

en: - None -
target: - هیچکدام -

en: Name
target: نام

en: Node
target: محتوا

en: Comment
target: نظر

en: Space
target: فاصله
