Open Atrium Work Tracker (7.x-2.11) - en to unknown language translation catalogue (10 entries)

en: Status
target: Staid

en: Type
target: Seòrsa

en: Description
target: Tuairisgeul

en: Disabled
target: À comas

en: Enabled
target: An comas

en: - None -
target: - Chan eil gin -

en: Access
target: Dèan inntrigeadh

en: Node
target: Nòd

en: Comment
target: Beachd

en: Task
target: Saothair
