Open Atrium Work Tracker (7.x-2.9) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Status
target: நிலை

en: Type
target: வகை

en: Description
target: விவரிப்பு

en: Disabled
target: செயலற்றதாக்கப்பட்டது

en: Enabled
target: இயலுமைப்படுத்தப்பட்டது

en: Name
target: பெயர்

en: Node
target: கணு

en: Comment
target: குறிப்புரை
