OAuth2 Authentication (7.x-1.0-alpha2) - en to hy translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
hy: Հիշել կոնֆիգուրացիան

en: The configuration options have been saved.
hy: Կոնֆիգուրացված տարբերակները պահպանված են:

en: edit
hy: խմբագրել

en: User settings
hy: Օգտատերի կարգավորումներ
