One Click Upload (7.x-2.1) - en to gl translation catalogue (14 entries)

en: delete
gl: eliminar

en: Operations
gl: Operacións

en: edit
gl: editar

en: Filename
gl: Nome de ficheiro

en: File extensions
gl: Extensións de ficheiro

en: Options
gl: Opcións

en: Upload file
gl: Limpar os nomes dos ficheiros subidos

en: Replacement patterns
gl: Patróns de reemplazo

en: Maximum upload size
gl: Tamaño máximo de subida

en: The specified file %name could not be uploaded.
gl: O arquivo especificado %name non puido subirse.

en: Mask
gl: Máscara

en: The "!name" option must contain a valid value. You may either leave the text field empty or enter a string like "512" (bytes), "80 KB" (kilobytes) or "50 MB" (megabytes).
gl: A opcion "!name" debe conter un valor válido. Pode deixar o campo de texto baleiro ou introducir un texto como "512" (bytes), "80 KB" (kilobytes) ou "50 MB" (megabytes).

en: The maximum allowed image size expressed as WIDTHxHEIGHT (e.g. 640x480). Leave blank for no restriction. If a larger image is uploaded, it will be resized to reflect the given width and height. Resizing images on upload will cause the loss of <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format">EXIF data</a> in the image.
gl: O tamaño máximo permitido para imaxes, expresado como ANCHOxALTO (por exemplo, 640x480). Déixeo baleiro para non especificar límites. Se sube unha imaxe máis grande, será reducida para reflexar o ancho e alto especificados. Cambiar o tamaño dunha imaxe subida causará a pérdida dos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Exchangeable_image_file_format">datos EXIF</a> na imaxe.

en: Content authoring
gl: Autoría do contido
