OpenFed Switcher (7.x-1.0) - en to lo translation catalogue (3 entries)

en: Configuration
lo: ການຕັ້ງຄ່າ

en: Logout
lo: ອອກຈາກລະບົບ

en: Configure block
lo: ຕັ້ງຄ່າຂອງ block
