OpenFed Switcher (7.x-1.1-beta1) - en to unknown language translation catalogue (12 entries)

en: Add
target: افزودن

en: Roles
target: نقش‌ها

en: Configuration
target: پیکربندی

en: Users
target: کاربران

en: Add user
target: افزودن کاربر

en: Show
target: نمایش

en: Configure block
target: پیکربندی قالبک

en: Configure permissions
target: پیکربندی مجوزها

en: Permissions
target: مجوزها

en: Blocks
target: قالبک‌ها

en: Add role
target: افزودن نقش

en: Google Analytics
target: تحلیل‌گر گوگل
