Organic groups e-mail blast (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Group
target: گروه

en: Subject
target: موضوع

en: Message
target: پیغام

en: Your message has been sent.
target: پیغام شما ارسال شد.

en: About
target: درباره
