OGDI Field (7.x-1.0-beta1) - en to ne translation catalogue (5 entries)

en: CCK
ne: सीसीके

en: Description
ne: विवरण

en: Label
ne: लेबल

en: URL
ne: यूआरएल

en: Please wait...
ne: कृपया प्रतीक्षा गर्नुहोस्
