OM Tools (7.x-2.0-alpha1) - en to tr translation catalogue (12 entries)

en: Search
tr: Ara

en: User
tr: Kullanıcı

en: Save Settings
tr: Ayarları Kaydet

en: Node
tr: Düğüm

en: Block
tr: Blok

en: System
tr: Sistem

en: User Login Block Form
tr: Kullanıcı Girişi Bloğu Formu

en: Change User Login Form
tr: Kullanıcı Girişi Formunu Değiştir

en: User Login Block Settings
tr: Kullanıcı Girişi Bloğu Ayarları

en: User Login Page Form
tr: Kullanıcı Girişi Sayfası Formu

en: Change User Login Page Form
tr: Kullanıcı Girişi Sayfası Formunu Değiştir

en: User Login Page Settings
tr: Kullanıcı Girişi Sayfası Ayarları
