Omega (7.x-5.0-alpha1) - en to es translation catalogue (22 entries)

en: Home
es: Inicio

en: Content
es: Contenido

en: Help
es: Ayuda

en: Menu
es: Menú

en: Header
es: Encabezado

en: Footer
es: Pie de página

en: Preface First
es: Primer prefacio

en: Postscript First
es: Primer postscript

en: Sidebar First
es: Primera barra lateral

en: Highlighted
es: Destacado

en: Branding
es: Nombramiento

en: Sidebar Second
es: Segunda barra lateral

en: Layout Configuration
es: Configuración del Diseño

en: WTF001: SCSS save error... : function _omega_save_layout_files()
es: WTF001: error de guardado SCSS... : función _omega_save_layout_files()

en: WTF002: CSS save error... : function _omega_save_layout_files()
es: WTF002: error de guardado CSS... : función _omega_save_layout_files()

en: WTF003: JSON save error... : function _omega_save_layout_files()
es: WTF003: error de guardado JSON... : función _omega_save_layout_files()

en: Region Demonstration mode is on. This can be turned off in theme settings.
es: El modo de demostración de regiones está activado. Se puede desactivar en la configuración del tema.

en: Show this message/introduction by default
es: Mostrar este mensaje/introducción por defecto

en: Default Options
es: Opciones por defecto

en: Debugging & Development
es: Depuración y desarrollo

en: Enable screen size indicator <small>(global setting)</small>
es: Habilitar el indicador de tamaño de pantalla <small>(ajuste global)</small>

en: Save configuration & layout
es: Guardar configuración y presentación
