One-Time Login Short Link (7.x-1.0) - en to cy translation catalogue (3 entries)

en: user
cy: defnyddiwr

en: User
cy: Defnyddiwr

en: You have tried to use a one-time login for an account which has been blocked.
cy: Rydych wedi ceisio defnyddio mewngofnod un-waith am gyfrif sydd wedi ei flocio.
