Onki (7.x-1.1) - en to es translation catalogue (6 entries)

en: 1 hour
es: 1 hora

en: English
es: Inglés

en: Metadata
es: Meta datos

en: Cache lifetime
es: Vigencia de la caché

en: Finnish
es: Finlandés

en: Swedish
es: Sueco
