Onki (7.x-1.1) - en to vi translation catalogue (3 entries)

en: 1 hour
vi: 1 giờ

en: Metadata
vi: Siêu dữ liệu

en: Cache lifetime
vi: Vòng đời bộ nhớ đệm
