OnScroll (7.x-1.3) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Dimensions
target: 尺寸

en: Custom
target: 自定义

en: Mode
target: 模式

en: Basic
target: 基本

en: Interval
target: 间隔

en: Sticky
target: 置顶

en: Margin
target: 外边距

en: Reload
target: 重新载入
