OPAC (7.x-1.0-alpha2) - en to unknown language translation catalogue (23 entries)

en: Title
target: தலைப்பு

en: delete
target: நீக்குக

en: Status
target: நிலை

en: Delete
target: நீக்குக

en: Operations
target: செயல்பாடுகள்

en: Author
target: எழுத்தாளர்

en: Confirm
target: உறுதிப்படுத்துக

en: Cancel
target: (இ)ரத்து செய்க

en: Yes
target: ஆம்

en: No
target: இல்லை

en: Edit
target: தொகுக்க

en: Reset
target: மீளமைக்க

en: This action cannot be undone.
target: இந்தச் செயல் முடிக்கப்படாமல் இருக்க முடியாது.

en: Weight
target: நிறை

en: edit
target: தொகுக்க

en: Default
target: பொதுஇருப்பு

en: Update
target: இற்றைப்படுத்துக

en: View
target: நோக்குக

en: Update options
target: இற்றைப்படுத்தல் தெரிவுகள்

en: Filter
target: வடிகட்டி

en: Items
target: உருப்படிகள்

en: Refine
target: செம்மைப்படுத்துக

en: Undo
target: அ-செய்
