OpenID Connect (7.x-1.0-alpha1) - en to uk translation catalogue (4 entries)

en: General settings
uk: Загальні налаштування

en: Client ID
uk: ID клієнта

en: Log in
uk: Вхід

en: Client secret
uk: Пароль клієнта
