OpenID Connect (7.x-1.0-beta1) - en to fr translation catalogue (4 entries)

en: Save configuration
fr: Enregistrer la configuration

en: Client ID
fr: Identifiant (ID) de client

en: Log in
fr: Se connecter

en: Generic
fr: Générique
