OpenID Connect (7.x-1.0-beta6) - en to mr translation catalogue (3 entries)

en: Save configuration
mr: बदल संरक्षीत करा

en: Status
mr: वर्तमानस्थिती

en: Log in
mr: येण्याची नोंद
