OpenID Connect / OAuth client (7.x-1.0-beta9) - en to de translation catalogue (27 entries)

en: Save configuration
de: Konfiguration speichern

en: None
de: Keine

en: Client ID
de: Client-ID

en: Generic
de: Allgemein

en: Authorization endpoint
de: Authorization-Endpunkt

en: Token endpoint
de: Token-Endpunkt

en: Client secret
de: Client-Geheimnis

en: Not connected
de: Nicht verbunden

en: Log in with !client_title
de: Anmelden mit !client_title

en: Enabled OpenID Connect clients
de: Aktivierte OpenID-Connect Clients

en: Choose enabled OpenID Connect clients.
de: Aktivierte OpenID-Connect Clients auswählen.

en: Fetch user profile picture from login provider
de: Profilbild des Benutzers vom Login-Anbieter abrufen

en: Whether the user profile picture from the login provider should be fetched and saved locally.
de: Ob das Profilbild des Benutzers vom Login-Provider geholt und lokal gespeichert werden soll.

en: - No mapping -
de: - Kein Mapping -

en: UserInfo endpoint
de: UserInfo-Endpunkt

en: Connected as %sub
de: Verbunden als %sub

en: Account successfully disconnected from @client.
de: Das Benutzerkonto wurde erfolgreich von @client getrennt.

en: You cannot connect another user's account.
de: Ein fremdes Benutzerkonto kann nicht verbunden werden.

en: Account successfully connected with @provider.
de: Das Benutzerkonto wurde mit @provider verbunden.

en: Connecting with @provider could not be completed due to an error.
de: Die Verbindung mit @provider konnte aufgrund eines Fehlers nicht abgeschlossen werden.

en: Save user claims on every login
de: Benutzer-Claims bei jeder Anmeldung speichern

en: If disabled, user claims will only be saved when the account is first created.
de: Bei Deaktivierung werden Benutzer-Claims nur bei Account-Erstellung gespeichert.

en: User claims mapping
de: Benutzer-Claim Mapping

en: No external account providers are available.
de: Es sind keine externen Account-Anbieter verfügbar.

en: You can connect your account with these external providers.
de: Das Benutzerkonto kann mit folgenden externen Account-Anbietern verbunden werden.

en: Logging in with @provider has been canceled.
de: Die Anmeldung über @provider wurde abgebrochen.

en: Logging in with @provider could not be completed due to an error.
de: Die Anmeldung über @provider konnte aufgrund eines Fehlers nicht abgeschlossen werden.
