OpenID Connect (7.x-1.0-beta9) - en to fr translation catalogue (5 entries)

en: Save configuration
fr: Enregistrer la configuration

en: Status
fr: État

en: None
fr: Aucun(e)

en: Client ID
fr: Identifiant (ID) de client

en: Generic
fr: Générique
