OpenID Connect (7.x-1.0-beta9) - en to ru translation catalogue (5 entries)

en: Save configuration
ru: Сохранить конфигурацию

en: Status
ru: Статус

en: None
ru: Нет

en: Client ID
ru: ID клиента

en: Not connected
ru: Не подключено
