OpenID Connect (7.x-1.0-beta9) - en to uk translation catalogue (7 entries)

en: Save configuration
uk: Зберегти конфігурацію

en: Status
uk: Стан

en: None
uk: Немає

en: Client ID
uk: ID клієнта

en: Generic
uk: Загальне

en: Client secret
uk: Пароль клієнта

en: Not connected
uk: Немає з'єднання
