OpenID Connect Single Sign-on (7.x-1.0-alpha3) - en to kn translation catalogue (2 entries)

en: user
kn: ಬಳಕೆದಾರ

en: Session closed for %name.
kn: %name ಹೆಸರಿಗೆ ಸೆಶನ್ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ
