OpenID ICAM Extension (7.x-1.4) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: OpenID Login
target: Sessão OpenID

en: OpenID login failed.
target: Início de sessão OpenID falhou.

en: OpenID login cancelled.
target: Início de sessão OpenID cancelado.

en: Debugging
target: Depuração
