OpenID ICAM Extension (7.x-1.9) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: OpenID Login
target: ورود با شناسه OpenID

en: OpenID login failed.
target: ورود با شناسه OpenID شکست خورد.

en: OpenID login cancelled.
target: ورود با شناسه OpenID لغو شد.

en: Debugging
target: اشکال‌زدایی
